tomas

pues cielo no se ,, yo con mi andrea cuando era bebe,, me dijo el pediatra que por la noche q si dormia,, que la dejara y no la despertara por q eso querias decir que estaba tranquila y agusto pero que por el dia si ,, q no que tenia q ser cada 3 horas por q perdian peso ,, pero bueno yo creo q lo suyo es despertarlo por q es muy pequeñin y se perderia tomas
Estadísticas:Publicado por agosto — 07 Oct 2008 19:36