tomas

hola chicas queria saber cuantas horas maximo se pueden dejar entre toma y toma xq ahora mismo pasan 4 horas y 15 minutos y sigue sobao una hora antes d q le tocara lloraba mucho y me he ido a dar un paseo por la calle con el en el carrito y se ha dormido y no se q hacer me da cosa despertarlo xq se le ve tan agusto durmiendo
Estadísticas:Publicado por lunamei — 07 Oct 2008 19:20