tomas

lo he despertado al final pasando 1'30 h ya me daba miedo q siguiera durmiendo mucho mas porq si fuera por el habria seguido te lo aseguro y se ha tomado solo 60 de 100 que le he puesto y se ha vuelto a quedar frito si a veces a medias del biberon q le pongo para hacer el eructo se soba y tengo q cambiarle el pa?al para q asi se espabile y sigo dandole
Estadísticas:Publicado por lunamei — 07 Oct 2008 20:30