tomas

pues en el biberon pone los cacitos q ai q ponerle con cada cantidad y con 100 es lo mismo q con 90 los mismos cacitos pero ahora se los estoy haciendo o bien de 90 y si veo q comeria mas el siguiente de 120 q es lo q me dijo la enfermera y q dices q tu no lo despertarias al niño??
Estadísticas:Publicado por lunamei — 08 Oct 2008 10:29