tomas

lunamei escribió:pues en el biberon pone los cacitos q ai q ponerle con cada cantidad y con 100 es lo mismo q con 90 los mismos cacitos pero ahora se los estoy haciendo o bien de 90 y si veo q comeria mas el siguiente de 120 q es lo q me dijo la enfermera y q dices q tu no lo despertarias al niño??

Yo no me guiaria por el bibe para la cantidad de cacitos...es un cacito por cada 30 ..asi que hazle mejor 90 no 100.

Estadísticas:Publicado por lasupermama — 08 Oct 2008 10:35